-- 为用户表添加 disable 字段：0 可用，1 禁用，默认 0
ALTER TABLE `user` ADD COLUMN `disable` tinyint NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '0可用 1禁用' AFTER `inside`;
